xv

List of Tables

6-1 Summary of Testbed Platforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 6-2 Experiment 1 Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 6-3 Example Parameters for Experiment 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 6-4 Example Parameters for Experiment 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 6-5 Experiment 4 Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 6-6 Experiment 6 Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 6-7 Experiment 7 Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 6-8 Experiment 8 Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 6-9 Experiment 9 Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 6-10 Experiment 10 Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 6-11 Experiment 11 Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 6-12 Experiment 12 Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 6-13 Experiment 13 Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 6-14 Experiment 15 Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 6-15 Experiment 16 Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 6-16 Experiment 17 Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 6-17 Experiment 18 Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 6-18 Reserve Switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 6-19 Replenishment Timer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 6-20 Checkpoint Cost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135

xvi